Re: Сигнализатор невыключенного света фар.

Yu03@ писал(а):

микрик стоит в верхней части замка, не там где силовые провода. если его там нет, а замок мерсовский, то место под его установку должно быть. и рядом поищи небольшой разьем на два штырька, который одевался на этот микрик, если его закоротить, то должен заработать штатный сигнализатор.

+100
Статистика: Добавлено Razborkin2 — 24 авг 2013 10:26