Re: Сигнализатор невыключенного света фар.

если ключ в замке, то не должно пищать.
А в 190м разве не предусмотрен такой сигнализатор штатно? Даже в 123х они были.
На замке зажигания есть микрик, который замыкается только когда вытаскиваешь ключ из замка. (ты проверь у себя на машине, может именно из-за него и не работает штатный "звук"). Так вот, даже если у тебя не работает штатная "пищалка", лучше сделать задействовать этот микрик в схему.
Удачи.
Статистика: Добавлено Yu03@ — 12 авг 2013 06:50