Re: Сигнализатор невыключенного света фар.

Смотрел электрическую схему, на ней видел штатный сигнализатор, но не разбирался, есть ли он у меня. Штатный встроен в приборную панель, а у меня стоит уже не родная, поэтому может и не быть, но посмотрю еще. А про микрик на замке зажигания я даже и не знал, но его помоему тоже нету, к замку силовые провода подходят. Замок тоже не родной, поэтому и микрика может не быть. Но, разберусь еще. Во всяком случае, если у кого то, такого нет, можно собрать что-то подобное из первого поста. Позже попробую собрать на микросхеме, без использования реле.
Статистика: Добавлено MBRebuS_ — 12 авг 2013 08:59