Re: Сигнализатор невыключенного света фар.

микрик стоит в верхней части замка, не там где силовые провода. если его там нет, а замок мерсовский, то место под его установку должно быть. и рядом поищи небольшой разьем на два штырька, который одевался на этот микрик, если его закоротить, то должен заработать штатный сигнализатор.
Статистика: Добавлено Yu03@ — 12 авг 2013 09:40