В ответ на:Постоянно горит лампочка накала свечей.

Проерь реле на свечи,может быть короткое замыкание.У меня было на 1-ую свеу.Разобрали релюху,перепаяли и все.Делал на Интерхофмане,стоило 20тыс.белочек
Статистика: Добавлено Drak E210 — 06 дек 2008 19:08