В ответ на:Постоянно горит лампочка накала свечей.

Еще раз проверить внимательно свечи. Вероятно, что основная причина горения лампочки, это вышедшая из строя свеча накала. Сталкивался.
Статистика: Добавлено Гость — 06 дек 2008 18:32