Постоянно горит лампочка накала свечей.

Итак суть. Ехал на машине в одном месте очень резко затормозил и сразу же загорелась на приборе лампочка накала свечей.

Мерседес W210, 2,2CDI, причем утром при заводке все как обычно, лампочка на свечи загорается, секунды через 3 тухнет, и потом секунд через 6-8 загорается снова и уже все время горит, пока не заглушишь...

Проверил свечи - все свечи рабочие...

Что может быть???
Очень нужна Ваша помощь.
Статистика: Добавлено Гость — 06 дек 2008 10:37