Mercedes-Benz EQS

Перед официальным анонсом флагманского электромобиля Mercedes-Benz EQS немецкий автопроизводитель официально раскрыл один из главных параметров новинки, рассказав, сколько машина сможет проезжать без подзарядки.

Глава подразделения Mercedes-Benz Cars Ола Каллениус (Ola Kallenius) подтвердил, что запас хода Mercedes-Benz EQS составит 770 км. Осенью 2019 года, когда появилась первая информация об автомобиле, его создатели установили планку на отметке 700 км. Тогда планировалось использовать аккумуляторную батарею ёмкостью 100 кВт•ч.